-10-8-6-4

Declination (deg, J2000)

24222018Right Ascension (deg, J2000)

GRB 970616

BACODINE

Rapid Burst Response

BATSE/Ulysses IPN

RXTE transient source

-5.8-5.7-5.6-5.5-5.4-5.3-5.220.019.819.619.4 RXTE/IPN error box optical variable

ASCA sourcesR.M. Kippen / UAH-MSFC 1997