7570656055

Declination (deg; J2000)

210200190180170160150Right Ascension (deg; J2000)

GRB 971214

BATSE-RBR (50%, 68%, 90%)

BACODINE (ORIG, FINAL, MAXBC)

RXTE-ASM

SAX-WFC/NFI

BATSE/Ulysses IPNR.M. Kippen UAH/MSFC 1997

65.465.365.265.165.064.9

Declination (deg; J2000)

179.8

179.6

179.4

179.2

179.0

178.8

178.6

Right Ascension (deg; J2000)

RXTE-ASM

SAX-WFC

SAX-NFI

IPN Opt. Transient