R.M. Kippen UAH/MSFC 1998

-25-20-15-10

Declination (deg; J2000)

140135130125Right Ascension (deg; J2000)

GRB 980326

BATSE

SAX-WFC

BATSE/Ulysses IPN

-19.2

-19.0

-18.8

-18.6

129.4

129.2

129.0

128.8

SAX/Ulysses IPN

Optical Transient