807570

Declination (deg; J2000)

-40-30-20-1001020Right Ascension (deg; J2000)

GRB 980519

BATSE-RBR (50%, 68%, 90%)

BATSE/Ulysses IPNR.M. Kippen UAH/MSFC 1998

77.35

77.30

77.25

77.20

77.15

-9.8-9.6-9.4-9.2-9.0 BATSE/Ulysses IPN

SAX-WFC

SAX-NFI

Optical Transient