252015105

Declination (deg; J2000)

-15-10-505Right Ascension (deg; J2000)

GRB 980703

BATSE RBR 50%, 68%, 90%

BATSE/Ulysses IPNR.M. Kippen UAH/MSFC 1998

8.78.68.58.4-0.4-0.3-0.2-0.1 BATSE/Ulysses IPN

RXTE-ASM

BSAX-NFI

Optical Transient