-90-85-80-75

Declination (deg; J2000)

-150-100-50050Right Ascension (deg; J2000)

GRB 990323

BATSE-RBR 50%, 68%, 90%

BATSE/Ulysses IPN

Ulysses/NEAR IPNR.M. Kippen UAH/MSFC 1999

-77.4

-77.3

-77.2

-77.1

-77.0

-76.9

-26-24-22-20 BATSE/Ulysses IPN

Ulysses/NEAR IPN