20151050

Declination (deg; J2000)

9085807570Right Ascension (deg; J2000)

GRB 991216

BATSE-RBR 50%, 68%, 90%

RXTE-PCA

BATSE/Ulysses IPNR.M. Kippen UAH/MSFC 1999

11.611.511.411.311.211.111.077.677.577.477.377.277.1 BATSE/Ulysses IPN

Optical Transient

BATSE, Ulysses, Near IPN